Title: TSI / TSI1 / CT / CT5_Hydraulique

Q: Donner le nom du composant repéré 3C
A: Vérin pneumatique simple tige double effet :
pneumatique : triangle d'admission vide
simple tige : la tige ne dépasse du cylindre que d'un coté
double effet : 2 arrivées d'air

Q: Donner le nom du composant repéré par 3Q1
A: Réducteur de débit unidirectionnel :
Le débit n'est réduit que dans le sens de la descente du fluide sinon il passe à droite par le clapet.

Q: Donner le nom du composant repéré 3D
A: Distributeur pneumatique bistable 4/2 à commandes électropneumatiques et manuelles
bistable : autant de commandes que de cases
4 car 4 connexions par case
2 car 2 cases
commandes électropneumatiques :
commandes manuelles :

Q: En hydraulique (ou pneumatique), quel est le nom et l'unité de :
* la variable flux
* la variable potentielle
A: variable flux : Débit (en m^3/s)
variable potentielle : Pression (en Pa)

Q: Donner le nom du composant repéré 3C
A: Vérin pneumatique simple tige simple effet :
pneumatique : triangle d'admission vide
simple tige : la tige ne dépasse du cylindre que d'un coté
simple effet : une seule arrivée d'air (le retour ici se fait par un ressort)

Q: Donner le nom du composant repéré 3D
A: Distributeur pneumatique bistable 3/2 à commandes électropneumatiques et manuelles :
bistable : autant de commandes que de cases
3 car 3 connexions par case
2 car 2 cases
commandes électropneumatiques :
commandes manuelles :

Q: Donner la formule permettant de calculer une puissance hydraulique (ou pneumatique)  en précisant les unités des grandeurs.
A: Puissance hydraulique (ou pneumatique) : P = Q * p
puissance P (en W)
débit Q (en m^3/s)
pression p (en Pa)

Q: Donner la formule de la puissance mécanique de translation disponible sur la tige d'un vérin en précisant les unités des grandeurs.
A: Puissance mécanique de translation : P = F * V
puissance P (en W)
force F (en N)
vitesse V (en m/s)

Q: Donner la relation cinématique d'un vérin hydraulique en précisant les unités
A: Relation cinématique d'un vérin hydraulique : Q = V * S
Débit Q (en m^3/s)
Vitesse V (en m/s)
Surface S (m^2)

Q: Donner la relation statique d'un vérin hydraulique en précisant les unités
A: Relation statique d'un vérin hydraulique : F = p * S - Fr
Force disponible en sortie F (en N)
Pression p (en Pa)
Surface S (en m^2)
Force de frottement (nulle par défaut) Fr (en N)

Q: Quelle quantité représente 1 bar en Pascal (Pa) ?
A: 1 bar = 10^5 Pa

Q: Exprimer le débit en poussant (sortie de tige) pour un vérin simple tige de caractéristiques :
- diamètre du piston vaut D
- diamètre de tige d
A: Débit en sortie de tige : Q = V * (π * D²) / 4
débit Q (en m^3/s)
Vitesse V (en m/s)

Q: Exprimer le débit en rentrant (rentrée de tige) pour un vérin simple tige de caractéristiques :
- diamètre du piston vaut D
- diamètre de tige d
A: Débit en rentrée de tige : Q = V * (π * D² - π *d²) / 4
débit Q (en m^3/s)
Vitesse V (en m/s)

Q: Donner les unités SI des grandeurs suivantes :
- pression
- débit
A: pression : en Pa
débit : en m^3/s

Q: Préciser les fonctions des composants suivant dans la chaîne de puissance :
- réducteur de pression
- vérin hydraulique double effet
- distributeur 4/2
A: - réducteur de pression : ALIMENTER
- vérin hydraulique double effet : CONVERTIR
- distributeur 4/2 : MODULER ou DISTRIBUER

Q: Comment différencier sur un schéma le type d'énergie utilisée : hydraulique ou pneumatique ?
A: Pneumatique : (triangle vide)
Hydraulique : (triangle plein)

Q: Citer 2 inconvénients majeurs de l'utilisation d'un vérin hydraulique par rapport à un vérin pneumatique
A: Inconvénients d'un vérin hydraulique :
- Coût
- Masse de l'ensemble hydraulique (pompe, vérin, tuyauterie)

Q: Citer 2 avantages majeurs de l'utilisation d'un vérin hydraulique par rapport à un vérin pneumatique.
A: Avantages d'un vérin hydraulique :
- Précision de positionnement
- Effort développé conséquent

Q: Quelle est la fonction réalisée par un réducteur de débit unidirectionnel (rdu) ?
A: réducteur de débit unidirectionnel : contrôler la vitesse de déplacement de la tige du vérin en rentrée ou en sortie de tige

Q: Quelle quantité représente 1 L/min en unité SI  ?
A: 1 L/min = 10^-3/60 m^3/s     (car 1L=1dm^3 et 1min=60s)